AlterNet Exterior Routing Configuration 7/24/92 SM

UUNET/Alter-91/001 ftp.uu.net:/uunet-info/AlterNet.egp.ps.Z

For more information contact: UUNET Technologies 3110 Fairview Park Drive, Suite 570 Falls Church, Virginia 22042 USA +1 800 4UUNET3(voice) +1 703 204 8000 (voice) +1 703 204 8001 (fax) alternet-info@uunet.uu.net

GMEDS

BGP 1705

Olivetti

EGP 558

NEARnet

NSFNET T3 EGP 690

BGP 560

NSFNET T1

Amsterdam EUnet NL

PSI

San Jose 1 CA

Cambridge MA

San Jose 2 CA

UUNET

Washington DC College Park MD

VA Church 2

Falls

Palo Alto CA

Austin Texas

PSG S.Africa Portland OR

London PIPEX UK VA Church 1

Falls

Boston MA

NetBlazer

PSI

CERFNet

CA Berkeley

India

Stockholm TIPnet SE

SURAnet

NSFNET T3

Toronto

UUNET CA CANADA

SWIPnet

Stockholm SE

NORDUnet

CIX-West

CIX-East

BARRnet

Helsinki DataNet FI

SprintLink

SprintLink

ICMnet

EGP 1849

BGP 286

EGP 145

BGP 1800

Static

Static

EGP 690

BGP 1755

BGP 1759

BGP 1729

Static

Mitre-gw

EGP 284

ISOC/NRI

EGP 545

DEC RIP

BGP 1280

EGP 201

Usenix

RIP

Static

Sequent

EGP 763

IGRP 284

Note: All customer connections not otherwise shown use static routing.

BGP 701/702

EGP 35 Mitre

EGP 86

Dallas Texas

ENSS 134

NSS 9

ENSS 136

Rutgers

BGP 46

EGP 195

EGP 174

EGP 1239

Brunswick New NJ

Thailand

Static

Russia

Static